1015.96

930.911

845.861

760.811

675.761

590.711

505.661

420.611

335.561

250.511

165.461

1873 Harzbahn

Stand: Spielende 1 10 2 20 3 4 5 6 7 30 8 9 10 11 12 13 14 15 ZW +70 SB +60 PM +40 SM +50